/**
 * Trouve-KA — page publique d'état du moteur
 * Author: Simon-Pierre Boucher
 * Contact: contact@spboucher.ai
 */

import type { Metadata } from "next";
import { StatusPanel } from "./status-panel";

export const metadata: Metadata = {
  title: "État du moteur",
  description:
    "État en direct du moteur Trouve-KA : pages et domaines indexés, débit horaire, état du robot d'indexation.",
};

export default function StatusPage() {
  return (
    <main id="contenu" className="mx-auto w-full max-w-3xl flex-1 px-4 py-10">
      <p className="kicker">En direct</p>
      <h1 className="mt-3 text-3xl font-bold tracking-[-0.03em] text-ink">
        État du moteur
      </h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-ink-2">
        Chiffres en direct, actualisés toutes les 10 secondes. La croissance
        de l'index fait partie du produit.
      </p>
      <StatusPanel />
    </main>
  );
}
